215일된 아기입니다. 이유식. 분유 지금 같이 먹고있어요 
모유 끊고 부족한 영양분 보충해 주고자 영양제를 보고있어요 

1.써니디 드롭스1000 lu (한방울)
2. 데이요닉스 아이로픽스 철분 (3ml)
3. 데이요닉스 키드시 아연 (5ml) 

하루 이렇게 다 먹여도 될까요? 식품섭취나 분유에또 있어서 
하루권장수치가 넘게 먹게되면 괜찮을까요??