36주 임산부 입니다 
닥터맘스퍼스트 2
먹다가
다
떨어져서 구매하려고 하는데 2개월치로 파네요

상담해주시는
분이 출산후에도 3보다는 2 먹는게 더 좋다고 하던데 맞나요?
어떤의사샘은
호르몬 수치 때문에
지금은 종합영양제 끊고 
철분 비타밈d만 먹으라고 하시던데

지금은 끊고 출산 후 3먹는게 좋나요?