안녕하세요. 

작년에 병원에서 구입하여 임산부 액상 철분을 먹다가 남은거 냉장고에 보관하고 있었는데요.
박스는 버려서 유통기한 확인이 안됩니다....ㅠㅠ

현재 재 임신해서 곧 철분제를 먹을 예정인데 
보통 유통기한이 어느정도되나요..?
구매한지 1년 좀 넘은건데 유통기한 확인이 안되니 먹으면 안되는걸까요...?

아니면 혹시 교환 등이 가능할까요..?