안녕하세요. 100세 건강지킴이 에프앤디넷입니다. 저희 닥터에디션제품에 관심을 가져주셔서 감사합니다.
앤토프로/써니디 드롭스 1000 IU/써니디 드롭스 400 IU 제품의 경우 원료 및 포장재에 일본산이 포함되어 있지 않습니다.
엔토 프로는 3개월 이상부터 섭취 가능한 제품으로 만4세 아이가 섭취 가능한 제품입니다. 
감사합니다. 
-&quot;소중한 우리 가족을 위한 건강한 선택&#039; 닥터 올림-