안녕하세요. 100세 건강지킴이 에프앤디넷입니다. 저희 닥터에디션제품에 관심을 가져주셔서 감사합니다.
1. 순도는 70%입니다. (원료 규격 : EPA 및 DHA합으로서 함량 500mg/g 이상)
2.닥터에디션 퍼틸리티 맨, 우먼 액티브 오메가3 연질캡슐 1정에 EPA는 약 285.7mg, DHA는 약 214.3mg 함유되어있습니다. 
감사합니다. 
-&quot;소중한 우리 가족을 위한 건강한 선택&#039; 닥터 올림-