현재 50일 아기 출생시부터 닥터에디션 유산균+비타민디 복용중입니다

문의내용은 
며칠 전부터 유산균이 상했던거 같은데요
(아마 침이 들어가서 그런거 같네요)
4일 정도 복용하고나서야 알았는데 괜찮을까요..? ㅠㅠ
현재 특이증상은 없긴합니다 

아 그리고 혹시 유산균 복용 시간대에만 유독 더 칭얼거리고 배고파하는데 추가로 먹이면 분수토를 하고요 
이런건 유산균이 맞지 않아서일까요?