안녕하세요.
곧 돌이 되는 아기 엄마 입니다.

다름이 아니라 영양제 문의를 드리려고 하는데요,
태어나서 지금까지 &#039;닥터에디션 바이오 D 드롭스&#039;를 먹고있었는데
돌 이후부터는 비타민D함량을 높혀야 한다고해서(600IU으로) 다른 제품을 찾고 있습니다.

&#039;닥터에디션 써니디 드롭스 400IU&#039;
&#039;닥터에디션 써니디 드롭스 1000IU&#039;
&#039;닥터에디션 바이오 D 드롭스&#039;
이 세 상품이 고민되는데 이제 돌이 된 아기가 앞으로 먹을 제품으로 어떤게 좋을지 그리고 400IU같은 경우는 권장량에 미달되고 1000IU같은경우는 오버 되는데 먹는다면 어떻게 복용해야할지 자세한 답변 해주시면 감사하겠습니다.

바쁘실 텐데 답변 주심에 미리 감사드립니다.
수고하세요.