안녕하세요  

닥터에이션 퍼틸리티 우먼 액티브 복용 문의드립니다. 

임신준비때 닥터에이션 퍼틸리티 우먼 액티브 복용하고
임신 확인 후에도 2주정도 복용을 꾸준히 했습니다 .

임신이 확인되면 퍼틸리티 우먼 액티브를 중단해야 한다는 얘기가 있어서
퍼틸리티 우먼 액티브를 중단해야하는게 맞는지 문의드립니다.

코큐텐에 함유된 비타민 A 때문이라는데... 
닥터에이션 퍼틸리티 우먼 액티브의 코큐텐에 비타민 A 함류량이 어느정도인지도 문의드립니다.


감사합니다!! :)