안녕하세요. 100세 건강지킴이 닥터에디션입니다.
닥터에디션 비움젤리는 안전한 성분으로 구성 되어있으나 과다 섭취 하신 경우에는 아이의 상태를 확인 하시고 병원에 방문하시어 전문의와 상담 하시길권유 드립니다. 
보다 자세한 상담을 위해서 편한 시간에 고객 상담실로 전화 부탁 드립니다.
▶닥터에디션 고객센터 080-850-1220
감사합니다. 
-&quot;소중한 우리 가족을 위한 건강한 선택&#039; 닥터에디션 올림-
