안녕하세요. 100세 건강지킴이 에프앤디넷입니다.
닥터에디션  바이오 드롭스에는 고결방지제(이산화규소) 가 들어있지 않아 원료가 침전될 수 있습니다. 
병 마개를 꼭 닫은 상태에서 내용물이 잘 섞이도록 춘분히 흔들어 준 다음 동봉되어 있는 스포이드로 섭취를 권장드립니다. 
추가 문의사항이 있으시다면 닥터 고객센터  080-860-2233 으로 전화 부탁드립니다.
-&quot;소중한 우리 가족을 위한 건강한 선택&#039; 닥터 올림-
