안녕하세요. 100세 건강지킴이 닥터에디션입니다.
닥터에디션 맘스II는 안전한 성분으로 구성 되어 있어 남성분이 복용 하셔도 이상은 없을것으로 판단 됩니다만, 임신 후기에 최적화 된 제품으로 
남성분 섭취를 권장 하지는 않습니다. 
추가 문의사항이 있으시다면 
닥터 고객센터  080-860-2233 으로 전화 부탁드립니다.
감사합니다. 
-&quot;소중한 우리 가족을 위한 건강한 선택&#039; 닥터에디션 올림-