안녕하세요. 100세 건강지킴이 에프앤디넷입니다. 
저희 닥터제품에 관심을 가져주셔서 감사합니다.
닥터에디션바이오드롭는 40도 이하 온도에서 분유에 타서 드시길 권유 드립니다. 
추가 문의사항이 있으시다면 
닥터 고객센터  080-860-2233 으로 전화 부탁드립니다.
오늘도 행복한 하루되세요 
감사합니다. 
-&quot;소중한 우리 가족을 위한 건강한 선택&#039; 닥터 올림-