안녕하세요. 100세 건강지킴이 에프앤디넷입니다. 
고객님 문의 주신 제품이 닥터에디션 맘스2  제품이 맞는지 확인 부탁 드립니다. 
 닥터 맘스 2는 단종되어 현재 구매가 어렵습니다. 
닥터에디션 맘스2 , 닥터 맘스 2 제품에는 DHA가 부원료로 함유되어 있지 않습니다. 
감사합니다. 
-&quot;소중한 우리 가족을 위한 건강한 선택&#039; 닥터에디션 올림-