문의주신 닥터에디션바이오D드롭스는 어린 아이들이 섭취하는 제품이기에
내용물이 뭉치는걸 방지해주는 고결방지제라는 첨가물을 넣지않아
안에 가라앉아있던 유산균들이 커지고 서로 뭉쳐 말씀해주시는 부유물의 형태로 나타나는 것으로
이는 제품의 자연스러운 현상으로 섭취하시는데 전혀 문제 없는 점 참고 부탁드립니다.
자세한 상담은 080-860-2233으로 연락 부탁드립니다.