안녕하세요. 100세 건강지킴이 닥터에디션입니다.
바이오 D 드롭스에는 고결방지제(이산화규소) 가 들어있지 않아 유선균 덩어리가 생기거나 원료가 침전될 수 있습니다.
자연적인 현상으로 안심하고 섭취하셔도 됩니다. 
추가 문의사항이 있으시다면  닥터 고객센터  080-860-2233 으로 전화 부탁드립니다.
감사합니다. 
-&quot;소중한 우리 가족을 위한 건강한 선택&#039; 닥터에디션 올림-
