자사는 닥터에디션  병원 유통 제품으로 오프라인으로만 유통 공급하고 있습니다.

온라인 판매 제품은 당사와의 정식 거래 관계가 없는 몇몇 판매자들이 공식 유통 경로가 아닌 온라인을 통하여 판매하고 있는 경우가 종종 있습니다.

당사와 정식 계약관계가 아닌 판매자의 제품이며, 입수 경로에  불명확 함으로 제품 품질과 정품 여부를 판단하여 드리기는 어렵습니다. 

정품구매를 원하실 경우 문의 남겨주시면 안심하고 구매할수 있는 병원을 안내드리도록 하겠습니다.