안녕하세요. 제품 문의드립니다.
신생아땐 닥터디드롭스, 6개월부턴 신바이오틱스베이비 잘 먹고 있는데 갑자기 단종되어서요.
7개월 대상 유산균은 판매하지 않는건가요?
단종관련 어떤 공지도 없어서...구매자 입장에서 혼란스럽네요;;
예전에 바이오틱스키즈는 1세부터라고 써있던데, 상품이 리뉴얼되면서 시기가 달라진건지도 문의드립니다.

감사합니다.