안녕하세요 ~ 분유 먹고 있는 34일차 아기에게 ! 
조리원에서부터 닥터에디션 바이오d 드롭스 스포이드로 표시선까지 5방울 먹이고 있었는데요 !! 분유에도 비타민 d가
들어간다는 걸 늦게 알아버렸어요 .. 권장량이 400iu로 알고있는데
과다섭취한게 아닐까 걱정이에요 ㅠㅠㅠㅠ
닥터에디션 5방울이랑 . . 하루에 분유 780정도 먹는데 분유에 100ml당 1.2ug정도 들어있으면 얼마나 섭취한건가요 ㅠ 도와주세요 ㅠㅠㅠㅠㅠ