50일 아기에게 닥터에디션 바이오D 드롭스 먹이고 있는데요.

냉장보관하고 있고 색이 처음보다 점점 오렌지색이 되어 있고 알갱이가 처음보다 좀 더 많이 보이는데 상한건지 궁금합니다.

제가 한방울 먹어보니 무맛이긴한데 끝에 살짝 시큼한 맛이 나는데 원래 맛이 이런건지도 궁금합니다.

그리고 보통 개봉후 유통기한이 얼마나 되는지도 알려주시면 감사하겠습니다.