안녕하세요. 100세 건강지킴이 닥터에디션입니다.
데이요닉스 아이로픽스 시럽은 개봉 후 되도록 3~6개월 안으로 섭취 하시길을 권유 드립니다. 
추가 문의사항이 있으시다면 
닥터 고객센터  080-860-2233 으로 전화 부탁드립니다.
오늘도 행복한 하루되세요 
감사합니다. 
-&quot;소중한 우리 가족을 위한 건강한 선택&#039; 닥터에디션 올림-
