반복적으로 닿은것이 아니라면 냉장 보관하면서 한달 용량으로 빠르게 섭취 부탁드립니다.
세척은 권장하지 않으며, 스포이드가 아이의 입이나 침에 닿았을 경우 깨끗한 거즈 같은 것으로  닦아서 
다시 사용해주시는 방법을 권장드리며 노리개 젖꼭지나 작은 숟가락에 제품을 덜어서 
주시는 방법도 스포이드가 아이 입에 닿는 것을 방지할 수 있습니다.
뜨겁지 않은 온도의 분유,유축 모유에 타서 섭취해도 됩니다. 