안녕하세요 닥터에디션 입니다.
닥터에디션 바이오D 드롭스는 고결방지제(이산화규소) 가 들어있지 않아 원료가 침전될 수 있습니다. 
유산균 특유의 시큼한 맛은 제품의 특성으로 안심하시고 섭취 하셔도 됩니다.
개봉 후 최대한 빠른 섭취를 권유 드립니다.
보다 자세한 상담을 위해서 편한 시간에 고객 상담실로 전화 부탁 드립니다.
▶닥터에디션 고객센터 080-850-1220
-&quot;소중한 우리 가족을 위한 건강한 선택&#039; 닥터에디션 올림-