10월12일 일산킨텍스 베이비페어에서 35만원 상당 제품구입했습니다
닥터에디션 액상칼슘 2 개 외 다른상품구입했는데
집에와서 정리하고있었는데 액상칼슘 박스위에 스티커가
칼로 잘라져있는걸 발견하고 갯수를새보니 30개들어있어야할걸 29개가들어있었어요
멀리서찾아간거라 다시갈순없고 베페 연락처도 못구해서 여기글남겨요 제품 하자로 누락된거면 그럴수있다생각하는데
칼로 스티커가 뜯겨져있어서 고의적으로 누가그런걸 저희가 구매했다고생각하니 기분이좀안좋네요ㅠ