1. 800IU는 상한 섭취량을 초과하지 않아 섭취 가능합니다.
2. 바이오D드롭스가 남아있는 상태이시라면 동일하게 1일 1회 1방울 섭취를 권하며,
소진 후 유산균과 비타민D를 함께 섭취를 원하실 경우
12개월 이상 섭취가 가능한 유산균 엔토프로 혹은 키즈 프로와 써니디 드롭스를 함께 섭취하시는 것을 
추천드립니다.
-&quot;소중한 우리 가족을 위한 건강한 선택&#039; 닥터 올림-