안녕하세요. 100세 건강지킴이  닥터에디션입니다.
액상 칼슘은 부원료로 마그네슘이 소량 함유 되어 있습니다. 
나누어 섭취 하시는 것보다 1일 1회 1회 1포 섭취를 권유 드립니다. 냉장보관 후 섭취 하셔도 됩니다. 
추가 문의사항이 있으시다면 
닥터 고객센터  080-860-2233 으로 전화 부탁드립니다.
감사합니다. 
-&quot;소중한 우리 가족을 위한 건강한 선택&#039; 닥터에디션 올림-