태어날때 부터 닥터바이오드롭스(유산균)과 써니디 400iu
40개월인 지금까지 복용 중인데요 

유산균 경우 변을 못누거나 하지않고 1일 1회 꼭꼬 누는 아이예요
아파하지도 않구요 ~

온라인으로 판매하는 곳에서 바이오드롭스 경우 신생아용으로 맞춰져서
키즈로 넘어가야한다고 하던데 맞나요?

유산균 키즈프로 앤드프로? 가루포로 된게 두가지 있는거 같던데
어떤 제품으로 바꿔줘야하나요?

그리고 닥터 멀티비타 츄어블과 같이 먹을건데 아연 용량 괜찮은지 문의드려요