안녕하세요.

조금 전 돌 아기 써니디드롭스400IU 추천 받았습니다만,
추가로 궁금한 부분이 있어 재문의 남깁니다.

1. 400IU 으로 두방울 -&gt; 800IU 으로 먹으면 권장량 대비 과잉복용인데 아이한테 부정적인 영향은 없을지요?
2. 써니디드롭스로 하게되면 유산균이 빠지게 되는데 바이오D 드롭(유산균+D) 로 권장량 복용할 수 있는 방법은 없는지요?